DEFINITION MODULE VAXSignals;
(*  additional signals for VAX/UNIX *)

EXPORT QUALIFIED 
    SIGSTOP, SIGTSTP, SIGCONT, SIGCHLD,
    SIGTTIN, SIGTTOU, SIGTINT, SIGXCPU,
    SIGXFSZ;

CONST
    SIGSTOP = 17; SIGTSTP = 18; SIGCONT = 19; SIGCHLD = 20;
    SIGTTIN = 21; SIGTTOU = 22; SIGTINT = 23; SIGXCPU = 24;
    SIGXFSZ = 25;

END VAXSignals.
