DEFINITION MODULE Misc;

EXPORT QUALIFIED traps, misc, ResetStaticStackHeight, StaticStackHeight;

PROCEDURE traps (instruction : CARDINAL);
PROCEDURE misc (instruction : CARDINAL);
PROCEDURE ResetStaticStackHeight;
VAR StaticStackHeight : INTEGER;
END Misc.
