
DEFINITION MODULE ReadSym;

FROM SystemTypes IMPORT String;

EXPORT QUALIFIED SetProcTable, ProcTable;

PROCEDURE SetProcTable (mn : ARRAY OF CHAR);

CONST maxprocs = 200;

VAR ProcTable : ARRAY [0..maxprocs - 1] OF String;

END ReadSym.
