DEFINITION MODULE P1IOId;

FROM MCP1IO IMPORT String14;
FROM MCBase IMPORT Symbol, Spellix;

EXPORT QUALIFIED
      InIdTab, OutIdTab, InitIdTab, TermIdTab, EnterId, GetDmId,
      HashIdent, EnterResWord, IdSetPos, IdGetChar, maxspix;

    CONST maxspix = 19999;

    PROCEDURE InIdTab; 
    PROCEDURE OutIdTab;
    PROCEDURE InitIdTab;
    PROCEDURE TermIdTab;
    PROCEDURE EnterId;
    PROCEDURE GetDmId;
    PROCEDURE HashIdent(VAR str: String14);
    PROCEDURE EnterResWord(str: String14; s: Symbol);
    PROCEDURE IdSetPos(spix: Spellix);
    PROCEDURE IdGetChar(VAR ch: CHAR);

END P1IOId .
