DEFINITION MODULE P2Const;

FROM MCBase IMPORT Constval, Stptr;

EXPORT QUALIFIED ConstantVal, ConstantRange; 

PROCEDURE ConstantVal(VAR fsp: Stptr; VAR fval: Constval); 
PROCEDURE ConstantRange(VAR ctyp: Stptr; VAR cmin,cmax: CARDINAL);

END P2Const .


