(*
    Title: 	Version definition for m2m
    LastEdit:	"Sat Jan 29 12:18:47 1983"
    Author: 	Mick Jordan
		Cambridge University Computer Laboratory
*)

DEFINITION MODULE Version;

EXPORT QUALIFIED VersionId;

VAR VersionId: ARRAY [0 .. 7] OF CHAR;

END Version .
