(*
    Title: 	Frametype constants found in M-Code files
    LastEdit:	"Fri Apr 23 12:36:32 1982"
    Author: 	Mick Jordan
		Cambridge University Computer Laboratory
*)
DEFINITION MODULE McdFrame;

EXPORT QUALIFIED 
    XMODULE, XIMPORT, STRINGTEXT, CODETEXT, 
    DATATEXT, FIXUP, VERSION, ENDMOD;

CONST
    VERSION    = 200B;
    XMODULE    = 201B;
    XIMPORT    = 202B;
    CODETEXT   = 203B;
    DATATEXT   = 204B;
    FIXUP      = 205B;
    STRINGTEXT = 206B;
    ENDMOD     = 377B;

END McdFrame .
