(*
    Title: 	Version definition for m2l
    LastEdit:	"Fri Jan 28 16:51:27 1983"
    Author: 	Mick Jordan
		Cambridge University Computer Laboratory
*)

DEFINITION MODULE M2LVersion;

EXPORT QUALIFIED VersionId;

VAR VersionId: ARRAY [0 .. 20] OF CHAR;

END M2LVersion .
