DEFINITION MODULE NewBBC;

IMPORT Polysys;

EXPORT QUALIFIED

          init,
          
          Device,
          
          DrawPolygon,
          
          Surface;

PROCEDURE init ();

PROCEDURE Device (DeviceName :ARRAY OF CHAR);

PROCEDURE DrawPolygon (Poly  :Polysys.Polygon;
                       Layer,
                       How   :ARRAY OF CHAR);

PROCEDURE Surface (Xl, Yb, Xr, Yt :INTEGER);

END NewBBC.
